8 7 6 5 4 3

H_2O (ppm)

a_{Harvard}

AL

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0

H_2O Difference (ppm)

100x10^3 90 80 GMT (seconds) b

500

450

400

350

300

Potential Temperature (K)

7 6 5 4 3 2 H_2O (ppm)

CMDL (balloon) AL (ER-2) Harvard (ER-2)

c

Figure 4